LIBRARY glfw
EXETYPE NT
SUBSYSTEM WINDOWS
EXPORTS
_glfwBroadcastCond@4 = glfwBroadcastCond
_glfwCloseWindow@0 = glfwCloseWindow
_glfwCreateCond@0 = glfwCreateCond
_glfwCreateMutex@0 = glfwCreateMutex
_glfwCreateThread@8 = glfwCreateThread
_glfwDestroyCond@4 = glfwDestroyCond
_glfwDestroyMutex@4 = glfwDestroyMutex
_glfwDestroyThread@4 = glfwDestroyThread
_glfwDisable@4 = glfwDisable
_glfwEnable@4 = glfwEnable
_glfwExtensionSupported@4 = glfwExtensionSupported
_glfwFreeImage@4 = glfwFreeImage
_glfwGetDesktopMode@4 = glfwGetDesktopMode
_glfwGetJoystickButtons@12 = glfwGetJoystickButtons
_glfwGetJoystickParam@8 = glfwGetJoystickParam
_glfwGetJoystickPos@12 = glfwGetJoystickPos
_glfwGetKey@4 = glfwGetKey
_glfwGetMouseButton@4 = glfwGetMouseButton
_glfwGetMousePos@8 = glfwGetMousePos
_glfwGetMouseWheel@0 = glfwGetMouseWheel
_glfwGetNumberOfProcessors@0 = glfwGetNumberOfProcessors
_glfwGetProcAddress@4 = glfwGetProcAddress
_glfwGetThreadID@0 = glfwGetThreadID
_glfwGetTime@0 = glfwGetTime
_glfwGetVersion@12 = glfwGetVersion
_glfwGetVideoModes@8 = glfwGetVideoModes
_glfwGetWindowParam@4 = glfwGetWindowParam
_glfwGetWindowSize@8 = glfwGetWindowSize
_glfwIconifyWindow@0 = glfwIconifyWindow
_glfwInit@0 = glfwInit
_glfwLoadTexture2D@8 = glfwLoadTexture2D
_glfwLockMutex@4 = glfwLockMutex
_glfwOpenWindow@36 = glfwOpenWindow
_glfwOpenWindowHint@8 = glfwOpenWindowHint
_glfwPollEvents@0 = glfwPollEvents
_glfwReadImage@12 = glfwReadImage
_glfwRestoreWindow@0 = glfwRestoreWindow
_glfwSetCharCallback@4 = glfwSetCharCallback
_glfwSetKeyCallback@4 = glfwSetKeyCallback
_glfwSetMouseButtonCallback@4 = glfwSetMouseButtonCallback
_glfwSetMousePos@8 = glfwSetMousePos
_glfwSetMousePosCallback@4 = glfwSetMousePosCallback
_glfwSetMouseWheel@4 = glfwSetMouseWheel
_glfwSetMouseWheelCallback@4 = glfwSetMouseWheelCallback
_glfwSetTime@8 = glfwSetTime
_glfwSetWindowCloseCallback@4 = glfwSetWindowCloseCallback
_glfwSetWindowRefreshCallback@4 = glfwSetWindowRefreshCallback
_glfwSetWindowPos@8 = glfwSetWindowPos
_glfwSetWindowSize@8 = glfwSetWindowSize
_glfwSetWindowSizeCallback@4 = glfwSetWindowSizeCallback
_glfwSetWindowTitle@4 = glfwSetWindowTitle
_glfwSignalCond@4 = glfwSignalCond
_glfwSleep@8 = glfwSleep
_glfwSwapBuffers@0 = glfwSwapBuffers
_glfwSwapInterval@4 = glfwSwapInterval
_glfwTerminate@0 = glfwTerminate
_glfwUnlockMutex@4 = glfwUnlockMutex
_glfwWaitCond@16 = glfwWaitCond
_glfwWaitEvents@0 = glfwWaitEvents
_glfwWaitThread@8 = glfwWaitThread
